-- 为用户模板表添加显示隐藏控制字段和内容公开控制字段
-- 用于控制私有模板的显示状态，以及公开模板创建者的显示偏好

ALTER TABLE `user_template` ADD COLUMN `is_enabled` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '是否启用显示(0-隐藏 1-显示)' AFTER `status`;

-- 添加模板内容是否公开字段
ALTER TABLE `user_template` ADD COLUMN `is_content_public` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '模板内容是否公开(0-不公开 1-公开)' AFTER `is_enabled`;

-- 添加索引以提高查询性能
ALTER TABLE `user_template` ADD INDEX `idx_is_enabled` (`is_enabled`);
ALTER TABLE `user_template` ADD INDEX `idx_is_content_public` (`is_content_public`);
